IDEMIMAR_HATCH_FILE
ADAMLAR
DEFAULT_SCALE
0.7
LINE
0.3
0
0.35
0.5
LINE
0.4
0
0.45
0.5
LINE
0.55
0.5
0.6
0
LINE
0.65
0.5
0.7
0
LINE
0.35
0.5
0
0.6
LINE
0.65
0.5
1
0.6
LINE
0.45
0.5
0.55
0.5
LINE
0
0.7
0.4
0.7
LINE
1
0.7
0.6
0.7
LINE
0.4
0.7
0.4
0.8
LINE
0.4
0.8
0.6
0.8
LINE
0.6
0.8
0.6
0.7
